G E N E T I C K Ý A L G O R I T M U S

Genetický algoritmus zapsaný v PseudoPascalu:

1. t := 0 ;

2. P_0 := náhodně vygenerovaná populace chromozómů ; 3. přiřaď každému chromozómu z populace P_0 hodnotu ”fitness” ; 4. while t < t_{max} do 5. begin 6. t := t + 1 ;

7. Q := k nových chromozómů vzniklých reprodukcí kvazináhodně vybraných z chromozómů s největší hodnotou ”fitness” z populace P_t�_1 ;

8. přiřaď každému chromozómu z Q hodnotu ”fitness” ; 9. R := k kvazináhodně vybraných chromozómů z chromozómů s nejmenší hodnotou ”fitness” z populace P_t�_1 ;

10. P_t := ( P_t�_1 \ R ) ∪ Q ; 11. end ;

kde P_t označuje populaci chromozómů v čase t , cyklus se opakuje t_{max}-krát, Q je subpopulace potomků (chromozómů) vytvořených křížením rodičovských chromozómů z populace P_t�_1 a následnými mutacemi, R označuje subpopulaci chromozómů s nejmenší hodnotou ”fitness” určenou k zániku (vypuštění) , výraz P_t�_1 \ R značí vypuštění subpopulace R z populace P_t�_1 , k označuje počet chromozómů subpopulací Q a R ohraničený podmínkami | Q | << | P_t�_1 | a | Q | = | R | .